# Мишель-Луи-Этьен Реньо: краткая справка

Мишель-Луи-Этьен Реньо

Реньо-де-Сен-Жан д'Анжели (Мишель Луи Этьен, граф Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, 1762--1819) -- французский публицист и государственный деятель. Был составителем наказа от третьего сословия своего округа. Во время революции был деятельным сотрудником "Journal de Paris". Сделавшись сторонником Наполеона, Р. после 18 брюмера был назначен членом государственного совета и служил в сенате обычным докладчиком и выразителем желаний правительства. Возвращение Бурбонов заставило его удалиться в Америку. Воспользовавшись амнистией 1819 г., он умер в день возвращения в Париж, от волнения.

Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXVIa (1899): Резонанс и резонаторы -- Роза ди-Тиволи, с. 596.