# Информация об авторе

Райнер-Мария Рильке

(нем. Rainer Maria Rilke, полное имя: René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke) -- австрийский поэт, один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века.