# Шарль Рише: краткая справка

Шарль Рише

(Richet) Шарль (26.8.1850, Париж, -- 4.12.1935, там же), французский физиолог и бактериолог, член Парижской АН (с 1914; в 1932 вице-президент, в 1933 президент), член Национальной академии медицины (1898). С 1887 профессор физиологии Парижского университета. Работы в области физиологии пищеварения (установил присутствие в желудочном соке соляной кислоты), дыхания, терморегуляции, чувствительности нервно-мышечного аппарата. В 1888 сформулировал понятие "пассивного иммунитета", в 1902 описал реакцию организма на чужеродный белок, назвав её анафилаксией (Нобелевская премия, 1913). Занимался проблемами иммунитета и серотерапии, лечения эпилепсии и туберкулёза лёгких. Известен также как психолог, специалист в области медицинской статистики. Принимал активное участие в борьбе за мир.

Литература: Albahary, Charles Richet, MЭnch., 1914, S. 28--29.

Источник текста: Большая советская энциклопедия. Издание 3-е. Том 22. Ремень - Сафи.-- Москва: Сов. энциклопедия, 1975. 628 стр.