# Информация об авторе

Фредерик Уильям Робинсон

(англ. Frederick William Robinson) -- плодовитый английский писатель викторианской эпохи. Отдельной статьи в английской Википедии не заслужил, что не помешало оцифровать 36 его книг. См. https://openlibrary.org.