# Русская песня ("Нынче я был на почтовом дворе...")

Петр Иванович Шаликов

Шаликов Петр Иванович


Русская песня


Оригинал здесь - http://lib.liim.ru/creations/w-004/w-004-01.html


Нынче был я на почтовом на дворе -

Льстил себе найти от миленькой письмо,

И - пошел назад с унылою душой.

Нет письма!.. нет сердцу радости ни в чем!

Ах! давно, давно не пишет уж ко мне

Та, которою на свете я живу;

Та, котора уверяла так меня,

Что в разлуке ей отрада только в том,

Чтоб писать ко мне... о горести своей!..

Что ж мешает ей в отраде той теперь?

Что мешает сердце друга оживить?

Неужель забыт я милою моей?

Неужели сон был счастие мое?..

Нет, не может статься этого вовек!

Я довольно знаю милую мою:

Ее сердце не умеет изменить;

Ее сердце век останется моим -

Знать, свободного и в тереме своем

Не имеет она времени часа;

Иль препятствуют недобры люди ей

К другу грамотки чрез почту посылать...

Но, что б ни было причиною того,-

Лишь была б здорова милая моя!


<1801>


Публикуется по материалам: Русский романс / Слово к читателю И. С. Козловского; Сост., вступ. ст. и ком. В. Рабиновича. М.: Правда, 1987.