# Информация об авторе

Ричард Бринсли Шеридан

(англ. Richard Brinsley Sheridan) - знаменитый английский драматург и политический деятель. По происхождению ирландец. В 1780-1812 член парламента, лидер радикального крыла партии вигов. В 1776-1809 руководитель театра "Друри-Лейн".