# Информация об авторе

Эмануэль Шиканедер

(нем. Emanuel Schikaneder, урожденный Johann Joseph Schikaneder) -- немецкий оперный певец, драматург и либреттист. Наиболее известен как либреттист оперы "Волшебная флейта" В. А. Моцарта.