# "Славный немецкий стихотворец Шиллер скончался..."

Фридрих Шиллер

"Вѣстникъ Европы", No 11, 1805.

Славный Нѣмецкій Стихотворецъ Шиллеръ скончался въ Веймарѣ на сорокъ пятомъ году, послѣ девяти дневной болѣзни отъ грудной и нервной горячки. Германія и вообще любители Нѣмецкой Литтературы потеряли въ немъ Писателя, рожденнаго украшать вѣкъ свой. -- Докторъ Галль, окончивши въ Потсдамѣ, въ присутствіи Короля и Королевы, двухнедѣльное преподаваніе лекцій своихъ о черепословіи, отправился въ Лейпцигъ.


"Вѣстникъ Европы", No 11, 1805