# Информация об авторе

Август-Людвиг Шлёцер

(нем. August Ludwig von Schlözer) -- немецкий историк, публицист и статистик, в 1761-1767 годах состоявший на русской службе в Санкт-Петербурге, почётный член Петербургской АН (1769).