# Информация об авторе

Анатолий Сергеевич Штейгер

-- русский поэт. С 1920 г. в эмиграции. Умер от туберкулеза в возрасте 37 лет.

"Каждое стихотворение Штейгера -- маленький шедевр вкуса, тонкости, чутья..."

Г. В. Иванов