# Шульгин М. А.: биографическая справка

Михаил Александрович Шульгин

Шульгин (Михаил Александрович) -- анатом и гистолог, родился в 1851 г., воспитывался во 2-й СПб. и тверской гимназиях; последнюю окончил в 1871 г. Затем слушал лекции по физико-математическому факультету Казанского и СПб. университетов и состоял учителем естественной истории в Новгородском реальном училище и в Новгородской учительской семинарии. Уехав в 1877 г. за границу, Ш. посвятил себя изучению преимущественно зоологии и сравнительной анатомии; возвратился в Россию в 1887 г. и, выдержав в 1888 г. магистерский экзамен, стал в качестве приват-доцента читать в Новороссийском университете сравнительную анатомию и гистологию. Из ученых его сочинений известны следующие: "Das Mittelhirn der VЖgel" ("Zool. Anz.", 1882); "Zur Physiologie des Eies" (ib., 1883); "Argiope neapolitana" ("Zeitsch. fЭr wiss. Zool.", 1884); "Amoraecium" ("Arch. d. Anatomie et Physiologie", 1889); "Philogenesis des Vogelhirnes" (1883); "Развитие центральной нервной системы позвоночных" ("Архив психиатрии и невропатологии", 1883); "Методы исследования нервной системы" (ib., 1883); "К истории развития кавказского скорпиона" ("Западно-Новороссийское о-во естествоиспытателей", XI т., вып. I, вместе с А. О. Ковалевским); "Строение цереброспинальной системы амфибий и рептилий" (ib., 1889, т. XI, вып. 2) и др.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XL (1904): Шуйское -- Электровозбудимость, с. 5