# Информация об авторе

Анджей Снядецкий

(рус. Андрей Андреевич, польск. Jędrzej Śniadecki) -- польский врач и ученый, общественный деятель, профессор императорского Виленского университета в 1803--1832, с 1832 г. -- профессор Виленской Медико-хирургической академии.