# Информация об авторе

Владимир Петрович Ставский

(настоящая фамилия Кирпичников) -- советский писатель. Генеральный секретарь Союза писателей СССР в 1936-1941. Член РКП(б) с 1918 года. Погиб на фронте, где находился в качестве военного корреспондента.