# Информация об авторе

Роберт Льюис Стивенсон

Robert Louis (собственно Lewis) Stevenson -- английский писатель, литературный критик и публицист. Шотландец по происхождению.


В настоящем разделе предствалены тексты свободных русских переводов или разрешенные переводчиками.