# Информация об авторе

Брэм Стокер

(англ. Abraham 'Bram' Stoker) -- английский писатель, автор знаменитого романа "Дракула". В начале ХХ века было издано три русских перевода "Дракулы". Остальные произведения Стокера были переведены только в 90-е годы, когда вампирская тема стала "горячей".