# Информация об авторе

Владимир Аркадьевич Теляковский

(26.1.1861 - 28.10.1924, Ленинград), театральный деятель. Окончил Академию Генерального штаба, полковник конной гвардии. С мая 1898 г. управляющий московской конторой Императорских театров, с июня 1901 (по 1917 г.) директор Императорских театров (с марта 1909 в чине тайного советника). Сторонник прогрессивных реформ в театре. Выдвигал художников "Мира искусства" (К. А. Коровин, А. Я.Головин), режиссёров-новаторов (А. А. Санин, В. Э. Мейерхольд). Хореографы А. А. Горский, М. М. Фокин при поддержке Т. создали свои главные спектакли, определившие черты "серебряного века" в русском балетном театре.