# Информация об авторе

Кэтрин Сесил Терстон

(англ. Katherine Cecil Thurston) -- английская писательница, жена писателя Эрнеста Терстона (развелись в 1910 г.). Была более популярна в США, нежели в Англии. 5 сентября 1911 г. была найдена мертвой в гостиничном номере г. Корка. Смерть наступила от удушения.