# Информация об авторе

Маргарет Тодд

( англ. Margaret Georgina Todd, литературный псевдоним Грэхэм (Грэм) Трэверс -- Graham Travers) -- английская писательница, доктор медицины, активистка борьбы за права женщин. Автор термина "изотоп" в ядерной физике.