# Толстой Ф М.: биографическая справка

Феофил Матвеевич Толстой

Толстой (Феофил Матвеевич, 1809 - 1881) - музыкальный критик и композитор. Сочинял романсы; написал оперу "Birichino di Parige", поставленную в Неаполе в 1832 г. и в Петербурге за 1835 г. Вследствие слабого успеха оперы Толстой оставил композиторскую карьеру и посвятил себя критической деятельности. С 1850 г. он принимал деятельное участие в "Северной Пчеле", "Голосе", "Московских Ведомостях", "Journal de St. Petersbourg". Толстой писал под псевдонимом "Ростислав". Статьи его об операх Серова много способствовали их популяризации. В 60-х годах обратил на себя внимание его роман "Болезни воли". Н. С.