# Камера огненная

Роберт Юрьевич Виппер

Камера огненная (chambre ardente) -- собственно зал, где выставляют покойника, обитый черной материей и освещенный факелами. Во Франции XVI в. так назывались отделения парламентов, ведавшие дела по преследованию ереси, т. е. протестантов. Их возникновение относится к эпохе, когда королевская власть во Франции, в последние годы Франциска I и особенно при Генрихе II (1547--559), оставив все мысли об умеренной реформе церкви, отдалась католической реакции. Первая огненная К. была учреждена в 1547 г. при руанском парламенте. В том же году Генрих II завел ее и в парижском парламенте, а потом и в остальной Франции. К. работали неустанно и беспощадно: в течение 25 месяцев (1547--1550) парижская К. произнесла 600 приговоров; из 450, дошедших до нас -- 60 смертных. Впоследствии название огненной К. придавалось вообще исключительным судам (напр. при Людовике XIV -- суду над отравителями). О судах над протестантами в XVI в. см. N. Weiss, "La chambre ardente" (П. 1889)


Р. В.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том XIV (1895): Калака -- Кардам, с. 175.