# Информация об авторе

Сергей Михайлович Волконский

-- князь, русский театральный деятель, режиссёр, критик, мемуарист. Директор Императорских театров в 1899-1901 гг. Эмигрировал в конце 1921 г. С 1926 г. жил во Франции, в Париже. Умер в США, на курорте Хот-Спрингс, похоронен в г. Ричмонде.