# Информация об авторе

Григорий Евсеевич Зиновьев

(настоящая фамилия -- Радомысльский) -- видный русский революционер (большевик), ближайший соратник В. И. Ленина. Председатель Петросовета (Ленсовета, 1917--1926), Председатель Исполкома Коминтерна (1919--1926). Проиграл внутрипартийную борьбу И. В. Сталину и, в конце концов, был расстрелян в 1936 г. Реабилитирован в 1986 г.